gr08pc

hb9zz uhmhamgate.wb5bbw

gw.n3eua

wb9uus ke9yq k9iu wa4ong gw.af2j at.ve3uow

ve3ocr minnie.vk1xwt

AMPRnet/Internet Gateways

This map is available via anonymous FTP from:

uhm.ampr.org

Questions/comments may be sent to:

tony@mpg.phys.hawaii.edu

Last updated: Dec. 11, 1991